2025-11-25 08:32:01 - Iniciando configuración del dominio: kaldi.controlweb.co
IP del servidor: 173.249.37.230
El dominio kaldi.controlweb.co apunta correctamente a 173.249.37.230
Archivo de configuración creado: /etc/apache2/sites-available/kaldi.controlweb.co.conf
Sitio habilitado en Apache
Apache recargado correctamente
Certificado SSL obtenido correctamente
2025-11-25 08:32:16 - Dominio configurado exitosamente: kaldi.controlweb.co
BD: encolada id 31